Figure 9: Arrow glyphs, length scaled to magnitude, Codar vector calculation Method I, Wed. 24 Nov 1994.

Figure 10: Uncertainty glyphs, length scaled to magnitude, Codar vector calculation Method I.

Figure 11: Uncertainty glyphs, area scaled to magnitude, Codar vector calculation Method I.

Figure 12: Arrow glyphs, length scaled to magnitude, Codar vector calculation Method II.

Figure 13: Uncertainty glyphs, length scaled to magnitude, Codar vector calculation Method II.

Figure 14: Uncertainty glyphs, area scaled to magnitude, Codar vector calculation Method II.